% @file
% @brief   Referat DesignPattern `Observer'
% @author  markus schnalke <meillo@marmaro.de>
% @since   2007-05-30


\documentclass{beamer}


  \usepackage[T1]{fontenc}
  \usepackage[latin1]{inputenc}
  \usepackage{ngerman}
  \usepackage{graphicx}
  \usepackage[automark]{scrpage2}
  \input{Style01}



\begin{document}


\title{Design Pattern ``Observer''}
\date{\today}

\author{Markus Schnalke}

%\titlegraphic{\includegraphics[width=3cm]{Pics/Maka-Logo.png}}

\frame{
  \titlepage
}





\section[Outline]{}
\frame{
  Dauer der Präsentation: etwa 10 Minuten
  \vspace{2ex}

  \tableofcontents
}




\section{Überblick}

\frame{ \frametitle{Grundlegendes zum Observer}

  \begin{block}{aa}
    \begin{itemize}
      \item 
      \item 
      \item 
      \item 
      \item 
    \end{itemize}
  \end{block}

  \pause

  \begin{block}{bb}
    \begin{itemize}
      \item 
      \item 
    \end{itemize}
  \end{block}

}



\section{Ansatz}

\frame{ \frametitle{Bezug zum RL}

  \begin{itemize}
    \item 
    \item 
    \item 
    \item 
  \end{itemize}

}




\subsubsection{Fehlteilmanagement}
\frame{ \frametitle{Fehlteilmanagement}
  %\includegraphics[width=10cm]{Pics/cc.png}
}



\section{Fazit und Dank}
\frame{ \frametitle{Zusammenfassend}
  \begin{block}{Fazit}
  \begin{itemize}
    \item 
    \item 
    \item 
  \end{itemize}
  \end{block}

  \pause

  \begin{block}{Dank}
    \vspace{2ex}

    \begin{center}
    Vielen Dank\\
    \textbf{dd}
    \end{center}
  \end{block}
}


\section{Fragen}
\frame{ \frametitle{Fragen?}

  \vspace{5ex}
  \centerline{\huge ?}
}


\frame{ \frametitle{Abschließend}
  \begin{block}{Verwendete Software}
  \begin{itemize}
    \item Debian GNU/Linux
    \item \LaTeX-Beamer und \texttt{pdflatex}
    \item Vim
    \item gThumb, GIMP und qiv
  \end{itemize}
  \end{block}

  \begin{block}{}
    \vspace{3ex}
    \centerline{\textbf{Danke für eure Aufmerksamkeit}}
  \end{block}
}



\end{document}
